-- 为患者登记表添加关联检查ID字段
ALTER TABLE `patient_registration` ADD COLUMN `related_study_ids` varchar(1000) DEFAULT NULL COMMENT '关联的检查ID列表（多个用逗号分隔）';

-- 为检查信息表添加互认状态字段
ALTER TABLE `study_info` ADD COLUMN `mutual_status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '互认标识：0未设置 1互认 2不互认';

-- 添加索引
ALTER TABLE `study_info` ADD INDEX `idx_mutual_status` (`mutual_status`);
