-- 质控结果汇总表扩展字段
-- 用于存储五项质控维度的聚合结果
-- 执行日期: 2025-12-28

-- 新增检查范围聚合结果字段
ALTER TABLE qc_result_summary ADD COLUMN check_range_result VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '检查范围结果: large(过大)/normal(正常)/small(过小)';

-- 新增体位聚合结果字段
ALTER TABLE qc_result_summary ADD COLUMN body_position_result VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '体位结果: standard(标准)/non_standard(不标准)';

-- 新增伪影聚合结果字段
ALTER TABLE qc_result_summary ADD COLUMN image_artifact_result VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '伪影结果: none(无)/motion_artifact(运动)/device(设备)/foreign_body(异物)';

-- 新增中心线聚合结果字段
ALTER TABLE qc_result_summary ADD COLUMN center_line_result VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '中心线结果: normal(正常)/up(偏上)/down(偏下)/left(偏左)/right(偏右)';

-- 新增分析图片数量字段
ALTER TABLE qc_result_summary ADD COLUMN image_count INT DEFAULT 0 COMMENT '分析的图片总数';

-- 新增成功分析图片数量字段
ALTER TABLE qc_result_summary ADD COLUMN success_image_count INT DEFAULT 0 COMMENT '成功分析的图片数';
