-- 为设备表添加互认有效期字段
ALTER TABLE `equipment` ADD COLUMN `validity_period` INT(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '互认有效期（月）：1-1个月，3-3个月，12-1年' AFTER `modality`;
